CÏ ernyÂ obdeÂlnõÂk Test zobrazenõÂ PDF souboru

Luboš Kloc

Institute of Physics of Materials Academy of Sciences of the Czech Republic Brno, Czech Republic

Černý obdélník – p. 1/3

Introduction

Acrobat Reader pro Linux v neÏkteryÂch prÏõÂpadech vycÏernÏuje urcÏiteÂ plochy, prÏestozÏe jineÂ programy pro zobrazenõÂ PDF to nedeÏlajõÂ. NedeÏlaÂ to ani Acrobat Reader pro Windows cÏi OS/2.

Plocha okolo raÂmecÏku by meÏla byÂt bõÂlaÂ. V AR pro Linux vsÏak je (neÏkdy?) nad raÂmecÏkem cÏernyÂ obdelnõÂk a raÂmecÏek je jesÏteÏ obtazÏen tenkou cÏernou linkou, cozÏ je videÏt v zaoblenyÂch rozõÂch.

Černý obdélník – p. 2/3